\hypertarget{bright_8cpp}{}\doxysection{bright.\+cpp File Reference}
\label{bright_8cpp}\index{bright.cpp@{bright.cpp}}
{\ttfamily \#include \char`\"{}bright.\+h\char`\"{}}\newline
{\ttfamily \#include $<$Arduino.\+h$>$}\newline
\doxysubsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{bright_8cpp_af368f01aa3a372ff701bcc6a69308c7e}{get\+Bright255}} (uint8\+\_\+t percent255)
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Function Documentation}
\mbox{\Hypertarget{bright_8cpp_af368f01aa3a372ff701bcc6a69308c7e}\label{bright_8cpp_af368f01aa3a372ff701bcc6a69308c7e}} 
\index{bright.cpp@{bright.cpp}!getBright255@{getBright255}}
\index{getBright255@{getBright255}!bright.cpp@{bright.cpp}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{getBright255()}{getBright255()}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t get\+Bright255 (\begin{DoxyParamCaption}\item[{uint8\+\_\+t}]{percent255 }\end{DoxyParamCaption})}

