\hypertarget{structserial__t}{}\doxysection{serial\+\_\+t Struct Reference}
\label{structserial__t}\index{serial\_t@{serial\_t}}
\doxysubsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
const char \mbox{\hyperlink{structserial__t_a8e4f99f18fbb7bf2282dc6f6d1d3eb51}{verb}} \mbox{[}4\mbox{]}
\item 
const uint16\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structserial__t_a71ff16c34a2531c91586d864c415f1e7}{mode}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Member Data Documentation}
\mbox{\Hypertarget{structserial__t_a71ff16c34a2531c91586d864c415f1e7}\label{structserial__t_a71ff16c34a2531c91586d864c415f1e7}} 
\index{serial\_t@{serial\_t}!mode@{mode}}
\index{mode@{mode}!serial\_t@{serial\_t}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{mode}{mode}}
{\footnotesize\ttfamily const uint16\+\_\+t serial\+\_\+t\+::mode}

\mbox{\Hypertarget{structserial__t_a8e4f99f18fbb7bf2282dc6f6d1d3eb51}\label{structserial__t_a8e4f99f18fbb7bf2282dc6f6d1d3eb51}} 
\index{serial\_t@{serial\_t}!verb@{verb}}
\index{verb@{verb}!serial\_t@{serial\_t}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{verb}{verb}}
{\footnotesize\ttfamily const char serial\+\_\+t\+::verb\mbox{[}4\mbox{]}}



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{out__modbus_8cpp}{out\+\_\+modbus.\+cpp}}\end{DoxyCompactItemize}
