\hypertarget{seekablestream_8h}{}\doxysection{seekablestream.\+h File Reference}
\label{seekablestream_8h}\index{seekablestream.h@{seekablestream.h}}
{\ttfamily \#include $<$Stream.\+h$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$Arduino.\+h$>$}\newline
\doxysubsection*{Classes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
class \mbox{\hyperlink{classseekable_stream}{seekable\+Stream}}
\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Macros}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\#define \mbox{\hyperlink{seekablestream_8h_ae85f1ca5e05bdfd19aaa06b6f5feaa78}{E\+O\+Fchar}}~255
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Macro Definition Documentation}
\mbox{\Hypertarget{seekablestream_8h_ae85f1ca5e05bdfd19aaa06b6f5feaa78}\label{seekablestream_8h_ae85f1ca5e05bdfd19aaa06b6f5feaa78}} 
\index{seekablestream.h@{seekablestream.h}!EOFchar@{EOFchar}}
\index{EOFchar@{EOFchar}!seekablestream.h@{seekablestream.h}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{EOFchar}{EOFchar}}
{\footnotesize\ttfamily \#define E\+O\+Fchar~255}

